[gl_test_shell]:delayed_action_fuse,grenade_rgd5,wpn_fake_missile
class                                              = II_EXPLO
immunities_sect                                    = gl_test_shell_immunities
inv_grid_height                                    = 1
inv_grid_width                                     = 1
inv_grid_x                                         = 50
inv_grid_y                                         = 50
inv_name                                           = .
inv_name_short                                     = .
ph_mass                                            = 5
visual                                             = grenadier\ammo_vog-25.ogf
wm_size                                            = 0.1

[gl_test_shell_ammo_vog-25]:gl_test_shell
visual                                             = grenadier\ammo_vog-25.ogf

[gl_test_shell_ammo_vog-25p]:gl_test_shell
visual                                             = grenadier\ammo_vog-25p.ogf

[gl_test_shell_ammo_m209]:gl_test_shell
visual                                             = grenadier\ammo_m209.ogf

[gl_test_shell_ammo_m397a1]:gl_test_shell
visual                                             = grenadier\ammo_m209.ogf

[gl_fake_missile]:delayed_action_fuse
$prefetch                                          = 16
$spawn                                             = "weapons\explosive\gl_fake_missile"
can_take                                           = true
cform                                              = skeleton
class                                              = II_EXPLO
cost                                               = 10
discovery_dependency                               = 
explode_duration                                   = 3
GroupControlSection                                = spawn_group
immunities_sect                                    = gl_test_shell_immunities
inv_grid_height                                    = 1
inv_grid_width                                     = 1
inv_grid_x                                         = 50
inv_grid_y                                         = 50
inv_name                                           = .
inv_name_short                                     = .
ph_mass                                            = 5
time_to_explode                                    = 0.f
wm_size                                            = 0.1

[gl_fake_missile_ammo_vog-25]:wpn_fake_missile,gl_fake_missile

[gl_fake_missile_ammo_vog-25p]:wpn_fake_missile1,gl_fake_missile

[gl_fake_missile_ammo_m209]:wpn_fake_missile2,gl_fake_missile

[gl_fake_missile_ammo_m397a1]:wpn_fake_missile3,gl_fake_missile

[gl_fake_missile_immunities]
burn_immunity                                      = 0.6
chemical_burn_immunity                             = 0.3
explosion_immunity                                 = 1
fire_wound_immunity                                = 0.7
radiation_immunity                                 = 0
shock_immunity                                     = 1
strike_immunity                                    = 1
telepatic_immunity                                 = 0
wound_immunity                                     = 0.1

[gl_test_shell_immunities]
burn_immunity                                      = 0
chemical_burn_immunity                             = 0
explosion_immunity                                 = 0
fire_wound_immunity                                = 0
radiation_immunity                                 = 0
shock_immunity                                     = 0
strike_immunity                                    = 0
telepatic_immunity                                 = 0
wound_immunity                                     = 0
